WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11739632X Vetter, Franz Xaver[^1]
[^1: - Chorist am Hoftheater Stuttgart, dort bereits erste kleinere Solopartien; Gesangsunterricht bei Ferdinando Orlandi
- 1822 bis 1824 unter Joseph Schemenauer am Theater Augsburg als erster Tenor
- nach Gastauftritten am Theater Leipzig (August/September 1824) dort ab September 1824 bis 1827 engagiert, sang u. a. den Adolar in der Euryanthe sowie in der deutschen Erstaufführung des Oberon in Leipzig (24. Dezember 1826) den Hüon; von Leipzig aus Gastauftritte u. a. in Frankfurt/Main (Juli 1826)
- Juni 1827 (nach Gastrollen im Mai/Juni 1827) bis 1831 am Hoftheater Darmstadt (erste Tenorpartien), großherzoglich hessischer Kammersänger, heiratete 1828 seine Schauspiel-Kollegin Wilhelmine Miedke-Aschenbrenner, 1831/32 auf Gastspielreisen
- August 1832 bis 1845 am Hoftheater Stuttgart, sang in der dortigen Erstaufführung der Euryanthe (13. März 1833) den Adolar, in der Erstaufführung von Meyerbeers Robert der Teufel (12. Februar 1834) die Titelpartie
- Freitod aufgrund seelischer Depressionen]