WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1046325809 Uhlmann, Jacob[^1]
[^1: - Sohn des Oboisten und Instrumentenbauers Johann Tobias Uhlmann (1776–1838)
- 1823 bis 1825 Ausbildung am Wiener Konservatorium (vgl. u. a. Wiener Theaterzeitung vom 17. September 1825, S. 457), Schüler von J. Sellner
- ab 1825 in Stuttgart (Oboist in der Hofkapelle), 1826/27 in Frankfurt/Main, anschließend Rückkehr nach Wien
- nachfolgend im Instrumentenbaubetrieb des Vaters tätig, 1831 Bürgereid und Firmenteilhaber; daneben Orchestermusiker im Kärntnertortheater (ab 1828), Mitglied der Hofkapelle (1843–1850)
- 1839 bis 1850 Mitglied der Tonkünstler-Sozietät]