WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Strohmeyer, Johann Heinrich Strohmeier, Johann Heinrich Strohmayer, Johann Heinrich Stromeier, Johann Heinrich[^1]
[^1: - zunächst Chorist, dann 1803–1805 Solist am Theater Hannover
- 1805 bei der Gesellschaft von Carl Witter in Gotha, Erfurt, Liebenstein und Rudolstadt, danach kurzzeitig in Kassel (1806?)
- März 1806 bis Dezember 1828 am Hoftheater Weimar, sang u. a. in der dortigen Erstaufführung des Freischütz (4. Mai 1822) den Caspar und in jener der Euryanthe (23. Juni 1824) den Lysiart, ab 1820 Regisseur, seit 1823 Mitglied der Hoftheater-Intendanz, 1824–1828 Oberdirektor des Theaters
- 1829/30 auf Konzertreisen, lebte ab 1830 wieder in Weimar]