WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schmelka, Magdalena; Allram, Magdalena
identifier: 1165533200
birth: 1778, 1784-07-22, Wiener Neustadt, Wien
death: 1831-11-18, Leipzig
sex: f
occupation: Schauspielerin
residence: Prag
residence: Breslau
residence: Leipzig
- Schwester des Schauspielers Josef Allram, des Tänzers Franz Allram und der Emilie Allram (verh. Bolze)
- zunächst an kleineren österreichischen Bühnen engagiert
- ab ca. 1798/99 am Prager Ständetheater
- heiratete am 8. März 1814 Heinrich Schmelka
- mit ihrem Ehemann von 1814 bis 1822 am Theater Breslau, Fach: komische Mütter, zänkische Weiber, komische Alte in Schauspiel und Oper; spielte in der dortigen Erstaufführung der Preciosa (21. Mai 1822) die Viarda
- 1822 Trennung des Ehepaars
- von Dezember 1822 bis mindestens 1827 (wohl bis 1829) am Theater Leipzig engagiert, vorrangig im Fach der komischen Alten besetzt, spielte u. a. bei der Erstaufführung der Preciosa die Viarda; 1829 nicht in das Ensemble des nunmehrigen Hoftheaters Leipzig übernommen
- lebte oft längere Zeit beim Ehepaar Peter Wilhelm und Elise von Hohenthal auf deren Gut Groß-Städteln bei Leipzig