WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Karl V., deutscher Kaiser; Karl I., König von Spanien
identifier: 118560093
birth: 1500-02-24, Gent
death: 1558-09-21, San Jerónimo de Yuste
sex: m
occupation: König
occupation: Kaiser
residence: Spanien
residence: Deutschland
residence: Österreich