WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mejo, Wilhelm; Mejo, August Wilhelm
identifier: 116864656
birth: 1791-01-19, Nossen
death: 1886-08-01, Chemnitz
sex: m
occupation: Klarinettist
occupation: Komponist
occupation: Kapellmeister
residence: Leipzig
residence: Domanze
residence: Chemnitz
- Sohn des Nossener Arztes Joachim Gotthilf Mejo
- musikalische Ausbildung in Oederan bei Chemnitz beim Stadtmusikus Johann Christian Bergt
- 1814 bis 1821 Mitglied im Gewandhausorchester (Klarinettist, auch Geiger)
- ab 1821 Musikdirektor in Domanze bei der Familie von Tschirschky bis zum Verkauf des Gutes und der Auflösung der Kapelle 1832
- 1832 bis 1861 erster städtischer Musikdirektor in Chemnitz; Gründer des städtischen Orchesters; zugleich in den Jahren 1850 bis 1853, 1857 bis 1861 Musikdirektor am Chemnitzer Theater; auf eigenes Gesuch (25. Juni 1860) hin in den Ruhestand versetzt, Abschiedskonzert am 1. Oktober 1861 (letztes Dirigat bei einem Festkonzert im Dezember 1882)
- komponierte vorrangig Orchester- und Bläserwerke; auch als Musiklehrer tätig