WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1207395196 Buonfigli, Antonio Bonfigli, Antonio [Ab 1. Juli 1824 im ital. Départment der Hofoper Dresden; Antrittsvorstellung am 18. August 1824 Don Ramiro in La Cenerentola; blieb bis 1831]