WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schmidt, Maria; Baum, Marie
birth: 1808-09-08, 1808-11-08, Weimar
death: 1875-03-12, Weimar
sex: f
occupation: Sängerin
residence: Weimar
- Tochter des ersten Fagottisten der Weimarer Hofkapelle, musikalische Ausbildung (Klavier, Harfe, Gesang), bereits 1822 Auftritt in Weimar als Harfen-Solistin
- ab 1823 am Hoftheater Weimar (Debüt 30. August 1823 als Ännchen im Freischütz), sang in der dortigen Erstaufführung der Euryanthe (23. Juni 1824) die Titelpartie, in jener des Oberon (21. Mai 1828) die Rezia
- heiratete im November 1835 den Kaufmann Baum (als Mad Baum am 10. November 1835 auf dem Theaterzettel angezeigt)
- zwischenzeitlich Engagements in Hannover, Oldenburg und Dessau (dort 1836/37 unter Heinrich Eduard Bethmann), danach wieder in Weimar, 1858 pensioniert (letzter Auftritt 27. Juni 1858)