WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Loder, John David
identifier: 1315805952
birth: 1788-08-14, Bath
death: 1846-02-13, London
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Dirigent
occupation: Musikverleger
occupation: Musikinstrumentenhändler
residence: Bath
residence: London
- Sohn des Musikers John Loder (gest. 1795)
- verheiratet mit Rosamund Mills (1787–1856), Stieftochter von John Fawcett
- zunächst als Geiger und Dirigent in Bath tätig
- ab 1815 Mitglied der Philharmonic Society in London
- ca. 1820 bis 1835 Besitzer eines Musikverlags und Instrumentenhandels in Bath
- ab 1825 Leiter verschiedener Musikfestivals
- ab 1840 Professor an der Royal Academy of Music in London (Violine)