WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11712110X Olfers, Ignaz von Olfers, Ignaz Franz Werner Maria von [1839–1869 GD der kgl. Museen in Berlin]