WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schilden, Friedrich von; Schilden, Friedrich Anton Freiherr von
identifier: 102909439X
birth: 1773-01-22
death: 1851-12-29, Berlin
sex: m
occupation: Hofcavalier
occupation: Kammerherr
occupation: Oberhofmeister
residence: Berlin
- seit 1793 Kammerherr und Hofcavalier der Kronprinzessin bzw. Kammerherr der Königin Luise
- späterhin Oberhofmeister
- 1815 erhielt er den Titel Excellenz und wurde am 25. Juni 1840 mit dem Schwarzen Adler-Orden ausgezeichnet
- mit Regierungsantritt von Friedrich Wilhelm IV. (1840) wurde er Oberhofmeister der Königin Elisabeth
- da es zwei Namensträger Schilden gibt (Brüder?), die ab 1836 unter gemeinsamer Adresse Niederlagstraße 6 in Berlin wohnten, ist es in der Literatur schwierig, die richtige Zuordnung zu treffen
- vermutlich handelt es sich bei Friedrich um den engen Freund des Grafen Brühl