WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Adelheid, Königin von Großbritannien und Irland; Adelheid Louise Theresa Caroline Amelia, Prinzessin von Sachsen-Meiningen; Queen Adelaide
identifier: 104173793
sex: f
birth: 1792-08-13, Meiningen
death: 1849-12-02, Bentley Priory bei Stanmore (Middlesex)
occupation: Herzogin
residence: Deutschland
residence: Großbritannien
Deutsche Prinzessin, ab 1830 Königin von Großbritannien und Irland. 13. Juli 1818 Heirat mit Wilhelm von Großbritannien, Herzog von Clarence.