WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hargitt, Charles John
identifier: 101147118194326340882
birth: 1833, Edinburgh
death: 1918-09-01/1918-09-30, Tunbridge Wells, Kent
sex: m
occupation: Organist
occupation: Dirigent
occupation: Komponist
residence: Edinburgh
residence: London
- Sohn des Organisten Charles Hargitt (1806–1880)
- musikalische Ausbildung durch den Vater, Sir Charles Hallé, Sir G. A. Macfarren sowie Ferdinand Hiller
- 1855 bis 1862 Organist an der katholischen Kathedrale St Mary’s in Edinburgh; Dirigent der Edinburgh Choral Union von 1858 bis 1862
- ab 1862 in London, dort später Sub-Dirigent der Royal Albert Hall Choral Society unter Charles Gounod; elf Jahre lang Chor-Direktor an der Jesuitenkirche
- ab 1904 in Tunbridge Wells ansässig