WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Herzog, August Herzog, August Alois [deutscher Klarinettist, geboren in Hamburg, studierte am Wiener Konservatorium, beendete 1829 sein Studium; er spielte Webers Concertino bei der öffentlichen Prüfung 1825, komponierte und dirigierte Tanzmusik; er erschien 1841 und 1845 als Klarinetten-Solist]