WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Obermayer, Johanna
birth: 1876, München
death: 1879-08-01/1879-08-31, München
sex: f
residence: München
Tochter von Eduard Obermayer und dessen Frau Therese, geb. Baermann, starb im August 1879 dreijährig an Diphtherie (Bestattung am 27. August 1879 auf dem Münchner Südfriedhof in der Familiengrabstätte Baermann)