WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

130126446 Orsini-Rosenberg, Franz Xaver Graf Orsini und Rosenberg, Franz Xaver Wolf von Orsini-Rosenberg, Franz Xaver Reichsfürst [von 1776 bis 1796 bekleidete er unter Joseph II. wichtige Positionen innerhalb der Verwaltung und Direktion der Hoftheater in Wien]