WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Cerf, Rudolf; Cerf, Carl Rudolf
identifier: 116480289
birth: 1811
death: 1873-02-15, Berlin
sex: m
occupation: Theaterdirektor
residence: Berlin
- Sohn von Carl Friedrich Cerf und dessen Frau Henr. Angelica, geb. Isoort (auch Isong, gest. 1856)
- übernahm 1845 die Theaterlizenz seines Vaters und führte die Direktion des Königsstädtischen Theaters weiter (bis zur Schließung 1851); Lizenz anschließend auf weitere Theater übertragen
- Erbauer und Direktor des Victoria-Theaters in Berlin (1859)