WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lütken, Juliane Schinmeier, Marie Juliane Johanne[^1]
[^1: - Tochter von Johann Adolph Schinmeier (1733–1796) und dessen Frau Marie Dorothea Magdalene, geb. Meyer (1734–1820)
- seit 1787 verheiratet mit Christian Ludvig Lütken (1750–1813); Kinder: u. a. Marie Dorothea Juliane Lütken, verh. Overbeck (1788–1816), Christiane Catharina Lütken, verh. Borries (1789–1867), Johan(n) Adolph Lütken (1798–1871)
- lieh Weber für sein Kopenhagener Konzert ihren Flügel (von Richter & Bechmann)]