WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1257385127 Klöden, Hermann von Klöden, Karl Wilhelm Hermann von [Sohn von Gustav Adolf von Klöden und dessen Frau Caroline Friederike Wilhelmine Dorothea, geb. Krause; Neffe von Ida Jähns]