WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Klöden, Hermann von; Klöden, Karl Wilhelm Hermann von
identifier: 1257385127
birth: 1842-04-09
death: 1915-02-28
sex: m
Sohn von Gustav Adolf von Klöden und dessen Frau Caroline Friederike Wilhelmine Dorothea, geb. Krause; Neffe von Ida Jähns