WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116544503 Ries, Franz Anton Ries, Franz Anton Xaverius[^1]
[^1: - Sohn von Johann Ries (1723–1784), musikalische Ausbildung durch den Vater sowie Johann Peter Salomon
- seit 1774 Mitglied der Bonner Hofkapelle, 1779 Erster Geiger, 1791 Musikdirektor (bis zur Auflösung der Hofkapelle 1794); organisierte nachfolgend mit den in Bonn verbliebenen Musikern gelegentliche Konzerte
- Vater von Ferdinand, Peter Joseph, Joseph Franz und Hubert Ries
- Lehrer von Ludwig van Beethoven und Johanna Kinkel]