WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sehring, Carl Strom, Carl Strohm, Carl[^1]
[^1: - Sohn von Joseph Anton von Stro(h)m (1756–1786) und dessen Frau Sophie, geb. Wagner
- nach dem Tode des Vaters heiratete die Mutter zunächst Wilhelm Ackermann (Pseud. Brandt, 1768–1790), danach Peter Sehring (1767–1822), von diesem adoptiert
- gemeinsam mit der Mutter und dem Stiefvater ab 1794 in Dessau engagiert, spielte dort zuerst Kinderrollen und wechselte spätestens in der Saison 1800/01 ins jugendliche Fach
- ab 1802 (oder 1805?) bis 1807 erster Bassist in Königsberg, von dort aus Juli 1806 Gastauftritte in Elbing
- April/Mai 1807 Gastauftritte sowie nachfolgend bis Juli 1807 kurzfristiges Engagement in Riga, danach Gastspielreisen
- ab Oktober 1807 bis 31. Oktober 1808 am Theater Stettin (abgegangen nach Königsberg)
- Juni/Juli 1810 Gastauftritte in Hamburg
- April 1811 bis 1812 am Theater Hamburg, von dort aus im April/Mai 1812 Gastauftritte in Berlin
- 1812 Heirat mit Henriette Röppke
- ab 1812 Anstellung auf Lebenszeit am Hoftheater Karlsruhe, sang in der dortigen Erstaufführung der Euryanthe (21. März 1824) den König und gab in jener des Abu Hassan (16. April 1826) den Kalifen]