WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: Anonymus
source date: 28. September 1822
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Den 30. verkündigte der Theaterzettel die Produktion des "Freischützen." Das Publikum versammelte sich ungewöhnlich in Polyhymniens und Thaliens Tempel, aber leider vergebens, denn mehrere Sänger, die schon früher durch längere Zeit und nun abermals keine Gage erhalten hatten, erklärten vor Bezahlung derselben die Bühne nicht mehr zu betreten. –

Den 31. "Gleiche Schuld." Nach dem zweiten Akte spielte Hr. Carl Maria von Bocklet den ersten Satz aus einem Pianoforte-Concerte von Ries, und am Schluße des Stückes mit gleichem Beifalle die Polonaise für die Violine von Mayseder.