WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117196061 Täglichsbeck, Thomas [Violinist und Kapellmeister, zunächst am Münchner Isartortheater, ab 1822 Violinist an der Kgl. Hofkapelle und Komponist; 1827–1848 war er Kapellmeister des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen. dem er, als durch die Revolution die Kapelle aufgelöst wurde, nach Löwenburg (Schlesien) folgte; 1857 ging er erneut nach München, später nach Baden-Baden, wo er auch starb.]