WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118545310 Hamilton, Emma Lady Lyon, Amy [Geliebte bzw. ab 1791 Ehefrau von Lord William Hamilton (1730–1803), 1798 bis 1805 Geliebte von Lord Horatio Nelson (1758–1805)]