WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hamilton, Emma Lady; Lyon, Amy
identifier: 118545310
birth: 1765-04-26, Ness bei Great Neston
death: 1815-01-15, Calais
sex: f
residence: Neapel
residence: London
Geliebte bzw. ab 1791 Ehefrau von Lord William Hamilton (1730–1803), 1798 bis 1805 Geliebte von Lord Horatio Nelson (1758–1805)