WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zumsteeg, Johann Rudolf; Steeg, Johann Rudolf zum
identifier: 118773267
birth: 1760-01-10, Sachsenflur
death: 1802-01-27, Stuttgart
sex: m
occupation: Komponist
occupation: Kapellmeister
residence: Stuttgart
- Sohn des württembergischen Hofangestellten Rudolph Zumste(e)g (auch: zum Steig, zum Steeg; 1724–1795) und dessen Frau Christine Regine, geb. Wilhelm (um 1735 – ca. 1772)
- Dezember 1770 bis Juli 1781 künstlerische Ausbildung auf der Hohen Karlsschule
- ab 1781 Hofmusikus (Cellist)
- seit 29. November 1783 verheiratet mit Luise, geb. Andreä, gemeinsame Kinder: Gustav Adolf, Emilie
- ab 1791 Leiter der deutschen Musik am Hoftheater und Direktor des Musikinstituts der Hohen Karlsschule
- ab 1792 Konzertmeister (de facto Hofkapellmeister)