WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

121096572 Shield, William[^1]
[^1: - Sohn von William Shield und seiner Frau Mary, geb. Cash, musikalische Ausbildung durch den Vater sowie Charles Avison in Newcastle
- Komponist des Coventgarden Theatre in London
- seit 1779 Mitglied der Royal Society of Musicians
- 1813 Gründungsmitglied der Philharmonic Society
- ab 1817 Master of King’s Music
- Professor für Harmonielehre und Komposition an der Royal Academy of Music]