WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schwencke, Christian Friedrich Gottlieb; Schwenke, Christian Friedrich Gottlieb
identifier: 124268498
birth: 1767-08-30, Wachenhausen (Harz)
death: 1822-10-27, Hamburg
sex: m
occupation: Komponist
occupation: Musikdirektor
occupation: Pianist
residence: Hamburg
- Sohn des Musikers Johann Gottlieb Schwencke, erste musikalische Ausbildung durch den Vater; als Knabensänger und (nach dem Stimmbruch) Klavierbegleiter bei der Hamburger Kirchenmusik unter C. P. E. Bach
- ab 1782 weitere Studien in Berlin bei Kirnberger und Marpurg
- Studium in Leipzig (1787) und Halle (1788)
- ab 1789 bis zum Tod Nachfolger Bachs als Kantor des Johanneums und städtischer Musikdirektor in Hamburg
- Vater der Musiker Johann Friedrich und Karl Schwencke (1797–1870)