WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

119147033 BachDigitalPerson_agent_00004329 Rolle, Johann Heinrich [Violinist der Preußischen Hofkapelle; Organist der Sankt-Petri-Kirche in Magdeburg]