WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116660317 Maria Cunigunde, Prinzessin von Sachsen Maria Kunigunde Dorothea Hedwig Franziska Xaveria Florentina, Herzogin von Sachsen [Tochter von Kurfürst Friedrich August II. und von Maria Josepha, geb. Erzherzogin von Österreich, Tante von König Friedrich August I.; Äbtissin von Thorn 16. Juli 1776–1795; von Essen bis 1802; lebte nach der Säkularisation zunächst bei ihrem Bruder Clemens Wenzeslaus, dem vormaligen Fürstbischof, überwiegend auf Schloss Oberdorf, nach dessen Tod (1812) in Dresden]