WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ritz, Eduard; Rietz, Eduard
identifier: 116545933
birth: 1802-10-17, Berlin
death: 1832-01-23, Berlin
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Dirigent
occupation: Komponist
residence: Berlin
- Sohn des königlich preußischen Kammermusikus Johann Friedrich Ritz (auch Rietz, 1767–1828) und dessen Frau Johanne Christine, geb. Bensch; Bruder von Julius Rietz
- Geigenunterricht beim Vater sowie bei P. Rode, Orgelunterricht bei August Wilhelm Bach; öffentliche Konzertauftritte als Geiger ab mindestens 1818
- komponierte für Streichinstrumente
- Kammermusikus in der Königlichen Kapelle in Berlin (bis ca. 1824)
- von 1821 bis zum Tod Mitglied der Singakademie (Tenor)
- gründete im November 1826 die „philharmonische Gesellschaft“ (Liebhaber-Orchester), deren Dirigent er bis zum Tod blieb
- Geigenlehrer u. a. von Felix Mendelssohn Bartholdy, Peter Ludwig Hertel, Ferdinand Gumbert, Carl Gustav Kupsch (1807–1846), Johann Remmers (1805–1847)