WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wechmar, Ernst von; Wechmar, Ernst Adolph Heinrich Freiherr von
birth: 1775-09-08
death: 1854-05-12
sex: m
occupation: Kammerherr
occupation: Intendant
residence: Stuttgart
- Mitglied der fränkisch-ansbacher Linie der freiherrlichen Familie von Wechmar; Sohn von Friedrich Heinrich Freiherr von Wechmar (1715–1792), Herr zu Roßdorf und Helmershausen, und dessen erster Frau Luise Ernestine, geb. von Rhodis Burggräfin von Tunderfeld (1741–1781); jüngerer Bruder des Staatsrats und Hofgerichtspräsidenten Carl (August Ferdinand) Freiherr von Wechmar (1772–1851)
- Studium in Erlangen ab 8. Mai 1792
- königlich preußischer Domänenherr zu Magdeburg
- 1803 Ernennung zum württembergischen Kammerherrn
- 1813 bis 1816 Direktor des württembergischen Oberhofbaudepartements
- 1814 bis 1816 Ober-Direktor der Königlichen Hoftheater-Oberdirektion in Stuttgart
- ab 1816 Schlosshauptmann von Ludwigsburg