WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117735728 Bronsart von Schellendorf, Hans[^1]
[^1: - Sohn des Offiziers Heinrich Bronsart von Schellendorff (1803–1874) und dessen Frau Antoinette (Martha Elisabeth), geb. d’Azemar de Rege (1810–1873)
- musikalische Ausbildung durch Dehn (Musiktheorie, ab 1849) und Liszt (Klavier, 1853–1857)
- unternahm ausgedehnte Konzertreisen
- 1860–1862 Dirigent der Euterpe-Konzerte in Leipzig
- ab 14. September 1861 verheiratet mit der Pianistin Ingeborg, geb. Starck (1840–1913)
- 1865/66 Dirigent der Gesellschaft der Musikfreunde in Berlin
- ab 1867 Direktor des Königlichen Theaters Hannover
- von 1887 bis zur Pensionierung 1895 Generalintendant des Hoftheaters Weimar
- 1888 bis 1889 Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Musikvereins
- lebte zuletzt in Rottach-Egern, Pertisau und München]