WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kunzen, Friedrich Ludwig Aemilius; Kuntzen, Friedrich Ludwig Aemilius
identifier: 119301199
birth: 1761-09-24, Lübeck
death: 1817-01-28, Kopenhagen
sex: m
occupation: Pianist
occupation: Komponist
occupation: Kapellmeister
residence: Kopenhagen
residence: Berlin
residence: Frankfurt am Main
residence: Prag
Sohn von Adolph Carl Kunzen; 1793 Heirat mit der Sängerin Johanna Margaretha Antonetta Zuccarini (ca. 1766–1842); 1796 Nachfolger von Joh. Abrah. Peter Schulz als königl. dänischer Kapellmeister.