WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

119312700 Wilhelm I., König der Niederlande Guillaume d'Orange Wilhelm, Prinz von Oranien-Nassau Wilhelm, Großherzog von Luxemburg[^1]
[^1: - Sohn von Wilhelm V. von Oranien, Erbstatthalter der Niederlande, und dessen Frau (Friederike Sophie) Wilhelmine, geb. von Preußen (1751–1820)
- seit 1. Oktober 1791 verheiratet mit Wilhelmine von Preußen
- ab 1806 Prinz von Oranien (als Wilhelm VI.)
- ab 1813 Fürst der Niederlande (als Wilhelm I.), 1815–1840 König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg]