WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wilhelm I., König der Niederlande; Guillaume d'Orange; Wilhelm, Prinz von Oranien-Nassau; Wilhelm, Großherzog von Luxemburg
identifier: 119312700
birth: 1772-08-24, Haag
death: 1843-12-12, Berlin
sex: m
occupation: Regent
residence: Fulda
residence: Berlin
residence: Amsterdam
- Sohn von Wilhelm V. von Oranien, Erbstatthalter der Niederlande, und dessen Frau (Friederike Sophie) Wilhelmine, geb. von Preußen (1751–1820)
- seit 1. Oktober 1791 verheiratet mit Wilhelmine von Preußen
- ab 1806 Prinz von Oranien (als Wilhelm VI.)
- ab 1813 Fürst der Niederlande (als Wilhelm I.), 1815–1840 König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg