WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11659294X Krüger, Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn des Flötisten Gottlieb Krüger
- 1841 zum württembergischen Hofpianisten ernannt
- wirkte von 1845 bis 1870 in Paris
- danach wieder in Stuttgart als Kgl. Hofpianist und Lehrer am dortigen Konservatorium]