WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Krüger, Wilhelm
identifier: 11659294X
birth: 1820-08-05, Stuttgart
death: 1883-06-17, Stuttgart
sex: m
occupation: Komponist
occupation: Pianist
residence: Stuttgart
residence: Paris
- Sohn des Flötisten Gottlieb Krüger
- 1841 zum württembergischen Hofpianisten ernannt
- wirkte von 1845 bis 1870 in Paris
- danach wieder in Stuttgart als Kgl. Hofpianist und Lehrer am dortigen Konservatorium