WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118534955 Franz I., Kaiser von Österreich Franz II., römisch-deutscher Kaiser [Regierungszeit: 1. März 1792–1806 als römisch-deutscher Kaiser; 1806 legte er auf ein Ultimatum Napoleons diese Würde nieder; nannte sich seit 1804 Kaiser von Österreich Franz I.]