WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Franz I., Kaiser von Österreich; Franz II., römisch-deutscher Kaiser
identifier: 118534955
birth: 1768-02-12, Florenz
death: 1835-03-02, Wien
sex: m
residence: Wien
Regierungszeit: 1. März 1792–1806 als römisch-deutscher Kaiser; 1806 legte er auf ein Ultimatum Napoleons diese Würde nieder; nannte sich seit 1804 Kaiser von Österreich Franz I.