WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Charlotte, Königin von Großbritannien; Sophie Charlotte, Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz
identifier: 128624280
birth: 1744-05-19, Mirow
death: 1818-11-17, London
sex: f
occupation: Königin
residence: London
residence: Neustrelitz