WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

13476692X Boyvin, Jacques [ab 1674 (bis zu seinem Tod) Organist der Kathedrale in Rouen]