WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1019623209 Lucca, Francesco [Sohn von Domenico Lucca und dessen Frau Paola, geb. Albrisi; zunächst zweiter Klarinettist im Orchester der Mailänder Scala; Juni 1816 bis 1822 Notenstecher bei Ricordi, anschließend zur Weiterbildung in Deutschland; gründete im Mai/Juni 1825 in Mailand einen eigenen Musikverlag]