WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Agthe, August Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn des Nadlermeisters und Wirts Johann Friedrich Agthe; Bruder von Johann Friedrich Agthe und Friedrich Wilhelm Agthe
- zunächst als 2. Violinist (1819), bzw. Viola-Spieler (1825) in der Weimarer Hofkapelle erwähnt
- entwickelte sich zu einem ausgezeichneten Klarinettisten, zu dessen bevorzugtem Repertoire die Weberschen Klarinettenkonzerte gehörten; in einer Besprechung der AmZ heißt es 1834, Agthe behandele Webers Werke mit eben so viel Vorliebe, als sinniger Auffassungsweise (Sp. 370)
- Agthe komponierte u. a. für sein eigenes Instrument (vgl. AmZ 1835, Sp. 865) und konzertierte häufig auch in Jena
- leitete 1828 bis 1853 das Collegium musicum in Weimar
- Tochter: Rosa Agthe (1827–1906, später verh. von Milde, Sängerin)]