WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118748181 Schadow, Wilhelm von Schadow, Friedrich Wilhelm von Schadow-Godenhaus, Wilhelm von [War zunächst Schüler seines Vaters Gottfried Schadow, studierte dann Malerei an der Berliner Kunstakademie, hielt sich 1810–19 in Rom auf und war dann Professor an der Berliner Akademie, ab 1862 Direktor der Kunstakademie Düsseldorf, 1845 wurde er geadelt, 1859 pensioniert.]