WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116198796 Blaes, Elisa Meerti, Jeanne Isabelle Elisa [trat 1839–42 als Solistin der Leipziger Gewandhauskonzerte auf; ließ sich später als Gesangslehrerin in Brüssel nieder; heiratete 1843 den Klarinettisten Arnold Joseph Blaes (1814–1892)]