WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Vining, Mary Gossop[^1]
[^1: - möglicherweise identisch mit der Tänzerin Miss Johannot (bzw. Johannet)
- verheiratet mit dem Schauspieler William Vining
- bereits 1813/14 Schauspielerin in Bath
- in London ab 1815 am Drury Lane Theatre, ab März 1821 bis 1834 am Covent Garden Theatre, danach bis in die 1850er Jahre an wechselnden Häusern]