WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1020853417 Zedlitz, Anton Ludwig Gustav Adolf von[^1]
[^1: - Sohn von Friedrich Siegmund von Zedlitz (1719–1783) und dessen Frau Wilhelmine, geb. von Braun und Wartenberg (geb. 1755)
- seit 1800 im sächsischen militärischen Dienst, seit Januar 1807 Souslieutenant
- seit 1817 verheiratet mit Luise, geb. Seydelmann (1799–1874), der Tochter des Maler-Ehepaars Jakob Creszenz Seydelmann (1750–1829) und Apollonia Seydelmann, geb. de Forgue (1767/68–1840), Nichte von Franz Seydelmann
- 1830 Ernennung zum Generaladjutanten und Oberst der Infanterie]