WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Steibelt, Carl Ludwig[^1]
[^1: - Vater des Klavierbauers Carl Ludwig Steibelt jun.
- zuständig für die Pflege der Klaviere der königlichen Bühnen in Berlin (lt. Protokoll 1795)]